کرم ترمیم‌ کننده PDRN و آبرسان سنتلا ماداگاسکار اسکین 1004 Madagascar Centella PDRN 1.5 Cream Skin

کرم ترمیم‌ کننده PDRN و آبرسان سنتلا ماداگاسکار اسکین 1004 Madagascar Centella PDRN 1.5 Cream Skin

کرم ترمیم‌ کننده PDRN ۱.۵٪ سنتلا ماداگاسکار محصولی تخصصی از برند کره‌ ای اسکین ۱۰۰۴ است که برای مراقبت از پوست‌ های حساس، خشک، کم‌آب و دارای سد پوستی ضعیف طراحی شده است. این کرم با ترکیبی از PDRN وگان ۱.۵٪، سنتلا آسیاتیکا، مادکاسوساید، پانتنول، سرامید NP و هیالورونات هیدرولیزشده روی به حفظ رطوبت، تقویت سد پوستی و بهبود ظاهر پوست حساس و تحریک‌ شده کمک می‌کند.

یکی از ترکیبات شاخص این کرم ترمیم کننده، PDRN وگان با خلوص ۹۹٪ است که از منابع گیاهی و با فرایند تخمیر پروبیوتیکی تولید می‌شود. در کنار آن، عصاره سنتلا آسیاتیکای ماداگاسکار و مادکاسوساید به مراقبت از پوست حساس و بهبود ظاهر قرمزی کمک می‌کنند، در حالی که پانتنول، اسکوالان و سرامیدها به حفظ رطوبت و تقویت عملکرد سد پوستی کمک می‌کنند.

این ترمیم کننده کره ای با وجود بافت غنی، روی پوست حس سنگینی و چربی آزار دهنده ایجاد نمی‌کند و برای استفاده روزانه مناسب است. فرمولاسیون آن همچنین تحت تست مناسب بودن برای پوست حساس، تست تحریک پوستی و تست غیرکومدون‌ زا قرار گرفته است؛ بنابراین می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای افرادی باشد که به دنبال یک کرم ترمیم‌ کننده و مرطوب‌ کننده کره ای برای مراقبت از پوست حساس و آسیب‌ پذیر خود هستند.

ویژگی‌ های مهم کرم ترمیم‌ کننده PDRN ۱.۵٪ سنتلا ماداگاسکار اسکین ۱۰۰۴

حاوی PDRN وگان با خلوص ۹۹٪ و غلظت ۱.۵٪ (۱۵٬۰۰۰ppm) با منشأ گیاهی و تولیدشده از طریق فرایند تخمیر پروبیوتیکی.

دارای عصاره سنتلا آسیاتیکای ماداگاسکار و مادکاسوساید برای کمک به بهبود ظاهر پوست حساس و قرمز.

حاوی پانتنول، سرامید NP و اسکوالان برای حفظ رطوبت و تقویت سد پوستی.

دارای Zinc Hydrolyzed Hyaluronate برای کمک به افزایش و حفظ رطوبت پوست.

حاوی مجموعه‌ای از پپتیدها و فاکتورهای رشد مانند Oligopeptide-1 و sh-Polypeptideها برای مراقبت از ظاهر پوست و کمک به حفظ استحکام و انعطاف‌پذیری آن.

دارای آلانتوئین برای کمک به کاهش احساس ناراحتی و بهبود ظاهر پوست تحریک‌شده.

بافتی غنی و مرطوب‌ کننده که پس از استفاده حس چربی و سنگینی آزاردهنده ایجاد نمی‌کند.

مناسب برای استفاده روزانه و قابل استفاده در روتین‌های مراقبت از پوست خشک، حساس و دارای سد پوستی ضعیف.

تحت تست مناسب بودن برای پوست حساس، تست تحریک پوستی و تست غیرکومدون‌ زا قرار گرفته است.

قابلیت استفاده به‌صورت لایه‌ ای روی نواحی خشک و آسیب‌ پذیر برای تأمین رطوبت بیشتر.

کرم ترمیم‌ کننده PDRN ۱.۵٪ سنتلا ماداگاسکار اسکین ۱۰۰۴ مناسب چه کسانی است؟

افرادی که پوستشان در اثر عوامل بیرونی (آفتاب، آلودگی، محصولات فعال) حساس یا تحریک‌ شده است.

کسانی که به دنبال یک کرم ترمیم‌کننده و تقویت‌کننده سد پوستی با PDRN و ترکیبات مراقبتی سنتلا هستند.

افرادی با پوست دارای قرمزی، بافت ناهموار یا کاهش ظاهری خاصیت ارتجاعی.

کسانی که به دنبال آبرسانی عمیق اما بدون سنگینی از کرم ترمیم‌ کننده PDRN ۱.۵٪ سنتلا ماداگاسکار اسکین ۱۰۰۴ هستند.

افرادی که پس از روتین‌ های فعال (لایه‌بردار یا رتینوئید) به دنبال یک مرحله ترمیمی هستند.

ترکیبات کلیدی کرم ترمیم‌ کننده PDRN ۱.۵٪ سنتلا ماداگاسکار اسکین ۱۰۰۴

PDRN وگان (Sodium DNA): ترکیب شاخص فرمولاسیون که به مراقبت از پوست و بهبود ظاهر پوست آسیب‌دیده و حساس کمک می‌کند.

عصاره سنتلا آسیاتیکای ماداگاسکار: به مراقبت از پوست حساس و بهبود ظاهر قرمزی و ناهماهنگی‌های پوستی کمک می‌کند.

مادکاسوساید: یکی از ترکیبات فعال سنتلا که برای مراقبت از پوست حساس و تقویت ظاهر سالم پوست استفاده می‌شود.

پانتنول: به حفظ رطوبت پوست و تقویت سد پوستی کمک می‌کند.

اسکوالان: ترکیبی نرم‌کننده که به حفظ رطوبت و نرمی پوست کمک می‌کند و احساس خشکی را کاهش می‌دهد.

روغن جوجوبا: به نرم شدن پوست و حفظ رطوبت آن کمک می‌کند.

آلانتوئین: به مراقبت از پوست حساس و کاهش ظاهر تحریک و خشکی کمک می‌کند.

سرامید NP: به تقویت سد پوستی و جلوگیری از کاهش رطوبت پوست کمک می‌کند.

هیالورونات سدیم: نوعی هیالورونیک اسید که به جذب و حفظ رطوبت در پوست کمک می‌کند.

توکوفرول (ویتامین E): آنتی‌اکسیدانی که به محافظت از پوست در برابر عوامل آسیب‌رسان محیطی کمک می‌کند.

لیست کامل ترکیبات

Water, Dimethicone, Hydrogenated Polydecene, Squalane, Glycerin, Butylene Glycol, Trimethyl Pentaphenyl Trisiloxane, Propanediol, 1,2-Hexanediol, Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone, Sodium DNA, Panthenol, Sorbitol, Centella Asiatica Extract, Tapioca Starch, Sodium Chloride, Trehalose, Ethylhexylglycerin, Allantoin, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Biosaccharide Gum-1, Madecassoside, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Beta-Sitosterol, Polyglyceryl-10 Stearate, Pentaerythrityl Tetra-Di-T-Butyl Hydroxyhydrocinnamate, Hydrogenated Lecithin, Triisopropanolamine, Tocopherol, Ceramide NP, Zinc Hydrolyzed Hyaluronate, Lecithin, Oligopeptide-1, sh-Oligopeptide-1, sh-Polypeptide-1, sh-Polypeptide-2, sh-Polypeptide-3.

بافت و تکسچر

کرم PDRN ۱.۵٪ سنتلا ماداگاسکار اسکین ۱۰۰۴ بافتی غنی اما در عین حال سبک دارد که به‌ راحتی روی پوست می‌لغزد و به‌ سرعت جذب می‌شود، بدون آنکه هیچ حس چربی یا سنگینی از خود باقی بگذارد. پس از جذب، پوست حسی نرم و آرام پیدا می‌کند.

نحوه استفاده کرم ترمیم‌ کننده PDRN ۱.۵٪ سنتلا ماداگاسکار اسکین ۱۰۰۴ در روتین

به‌عنوان آخرین مرحله روتین مراقبت پوست، مقدار مناسبی از کرم را روی صورت اعمال کنید.

برای مراقبت فشرده‌تر، می‌توان لایه اضافی از کرم  اسکین ۱۰۰۴ را روی نواحی با قرمزی یا حساسیت بیشتر اعمال کرد.

این کرم را می‌توان روزانه، هم صبح و هم شب، استفاده کرد.

پس از روتین‌های فعال (لایه‌بردار یا رتینوئید)، استفاده از این کرم به‌عنوان مرحله ترمیمی توصیه می‌شود.

در روتین صبحگاهی، استفاده از ضد آفتاب کره ای پس از این کرم توصیه می‌شود.